Prova pratica del 17 giugno: C_2 Vs C_1

Viene riportato in figura lo scatter plot dei valori delle capacità trovate da ogni studente, in scala log-log per ovvie ragioni. È stato escluso dal plot (log-log!) l’incredibile punto C_1 = 36 F, C_2 = 2.3 F.

Si noti come le curve dell’attenuazione del doppio filtro riportate dagli studenti sono tutte in ottimo accordo con i valori nominali delle capacità C_1 = 100 nF e C_2 = 4.7 nF.